Welcome

Spectroscopy Team

Faculty of Physics

Department of Astrophysics Astronomy & Mechanics

UNIVERSITY OF ATHENS


CUT A PART OF DATA

STEP 1

Move the mouse cursor on the graph and left click.

STEP 2

Press the SET REBUILD START b1 to set the left side of your chose.

Move the mouse cursor on the graph and left click.

Press the SET REBUILD END b2 to set the left side of your chose.

STEP 3

Press REBUILD GRAPH FROM L1 TO L2